\File{figureB\-18.ry},{01:55},{Jan 26 1990}
\L{\LB{\C{}\-\- binding}}
\CE{}\L{\LB{}}
\L{\LB{\Proc{EvalBind}EvalBind ::=}}
\L{\LB{    \K{BIND}}}
\L{\LB{}\Tab{8}{\K{ARGUMENT}  Service\-Requirements}}
\L{\LB{}\Tab{8}{\K{ERROR}}\Tab{16}{  Service\-Diagnostic}}
\L{\LB{}}
\L{\LB{\Proc{EvalUnbind}EvalUnbind ::=}}
\L{\LB{    \K{UNBIND}}}
\L{\LB{}}
\L{\LB{...}}
