d main
m 64 32 c cc O
m ~64 32 c cc O
m 0 64 l 0 0
m ~64 ~64 l 64 ~64
m 192 128 l 128 ~64
m 128 64 l 192 128
m ~192 128 l ~128 ~64
m ~128 64 l ~192 128
m 128 128 l ~128 128
m 128 ~128 l 128 128
m ~128 ~128 l 128 ~128
m ~128 128 l ~128 ~128
e
