d main
m 528 80 c cc rotsub.def
m 528 128 l 528 112
m 560 176 l 576 176
m 496 176 l 480 176
m 528 176 i rotsub 4:1 n
m ~384 256 i rotsub 1:1 n
m ~288 256 i rotsub 1:1 e
m ~192 256 i rotsub 1:1 s
m ~96 256 i rotsub 1:1 w
m 0 256 i rotsub 1:1 rn
m 96 256 i rotsub 1:1 re
m 192 256 i rotsub 1:1 rs
m 288 256 i rotsub 1:1 rw
m 384 256 i rotsub 1:1 n
m ~384 176 i rot1 1:1 n
m ~384 96 i rot2 1:1 n
m ~384 16 i rot3 1:1 n
m ~384 ~64 i rot4 1:1 n
m ~384 ~144 i rot5 1:1 n
m ~384 ~224 i rot6 1:1 n
m ~384 ~304 i rot7 1:1 n
m ~288 ~304 i rot7 1:1 e
m ~192 ~304 i rot7 1:1 s
m ~96 ~304 i rot7 1:1 w
m 0 ~304 i rot7 1:1 rn
m 96 ~304 i rot7 1:1 re
m 192 ~304 i rot7 1:1 rs
m 288 ~304 i rot7 1:1 rw
m 384 ~304 i rot7 1:1 n
m ~288 ~224 i rot6 1:1 e
m ~192 ~224 i rot6 1:1 s
m ~96 ~224 i rot6 1:1 w
m 0 ~224 i rot6 1:1 rn
m 96 ~224 i rot6 1:1 re
m 192 ~224 i rot6 1:1 rs
m 288 ~224 i rot6 1:1 rw
m 384 ~224 i rot6 1:1 n
m 384 ~144 i rot5 1:1 n
m 288 ~144 i rot5 1:1 rw
m 192 ~144 i rot5 1:1 rs
m 96 ~144 i rot5 1:1 re
m 0 ~144 i rot5 1:1 rn
m ~96 ~144 i rot5 1:1 w
m ~192 ~144 i rot5 1:1 s
m ~288 ~144 i rot5 1:1 e
m ~288 ~64 i rot4 1:1 e
m ~192 ~64 i rot4 1:1 s
m ~96 ~64 i rot4 1:1 w
m 0 ~64 i rot4 1:1 rn
m 96 ~64 i rot4 1:1 re
m 192 ~64 i rot4 1:1 rs
m 288 ~64 i rot4 1:1 rw
m 384 ~64 i rot4 1:1 n
m 384 16 i rot3 1:1 n
m 288 16 i rot3 1:1 rw
m 192 16 i rot3 1:1 rs
m 96 16 i rot3 1:1 re
m 0 16 i rot3 1:1 rn
m ~96 16 i rot3 1:1 w
m ~192 16 i rot3 1:1 s
m ~288 16 i rot3 1:1 e
m ~288 96 i rot2 1:1 e
m ~192 96 i rot2 1:1 s
m ~96 96 i rot2 1:1 w
m 0 96 i rot2 1:1 rn
m 96 96 i rot2 1:1 re
m 192 96 i rot2 1:1 rs
m 288 96 i rot2 1:1 rw
m 384 96 i rot2 1:1 n
m 384 176 i rot1 1:1 n
m 288 176 i rot1 1:1 rw
m 192 176 i rot1 1:1 rs
m 96 176 i rot1 1:1 re
m 0 176 i rot1 1:1 rn
m ~96 176 i rot1 1:1 w
m ~192 176 i rot1 1:1 s
m ~288 176 i rot1 1:1 e
m ~448 256 c cr rotsub
m ~448 176 c cr rot1
m ~448 96 c cr rot2
m ~448 16 c cr rot3
m ~448 ~64 c cr rot4
m ~448 ~144 c cr rot5
m ~448 ~224 c cr rot6
m ~448 ~304 c cr rot7
m ~432 304 l ~432 ~352
m ~432 304 l ~464 336
m ~432 304 l 448 304
m ~336 320 l ~336 ~352
m ~240 ~352 l ~240 320
m ~144 320 l ~144 ~352
m ~48 ~352 l ~48 320
m 48 320 l 48 ~352
m 144 ~352 l 144 320
m 240 320 l 240 ~352
m 336 ~352 l 336 320
m 432 320 l 432 ~352
m 432 ~352 l ~464 ~352
m ~464 ~264 l 432 ~264
m 432 ~184 l ~464 ~184
m ~464 ~104 l 432 ~104
m 432 ~24 l ~464 ~24
m ~464 56 l 432 56
m 432 136 l ~464 136
m ~464 216 l 432 216
m ~384 320 c bc 0
m ~288 320 c bc 1
m ~192 320 c bc 2
m ~96 320 c bc 3
m 0 320 c bc 4
m 96 320 c bc 5
m 192 320 c bc 6
m 288 320 c bc 7
m 384 320 c bc 8
e
